Title: Histoire de l'enregistrement sonore

L'enregistrement sonore est l'opération qui consiste à garder une trace durable d'un son en vue de l'écouter plus tard.

1860,04,09: La plus vieille trace d'un enregistrement humain

Édouard-Léon Scott de Martinville (1817 - 1879) est l'inventeur français de la première machine capable de donner une trace graphique d'un son.

1857,03,25: Dépôt du brevet du Phonautographe par Édouard-Léon Scott de Martinville

Le 25 mars 1857, Édouard-Léon Scott de Martinville dépose le brevet du phonautographe, appareil qui enregistre le son. Le dispositif se compose d’un pavillon relié à un diaphragme qui recueille les vibrations acoustiques, celles-ci étant transmises à un stylet qui les grave sur une feuille de papier enduite de noir de fumée enroulée autour d’un cylindre tournant. (source wikipedia)